Index: studiarbeit/Ergebnisse.tex
===================================================================
--- studiarbeit/Ergebnisse.tex (revision 100)
+++ studiarbeit/Ergebnisse.tex (revision 101)
@@ -141,5 +141,19 @@
 Hierzu wurde eine Verdünnungsreihe hergestellt, wobei die Tensidkonzentration variierte und die 
 Konzentration an Salz und Schwefelkohlenstoff konstant gehalten wurde.
-
+Fotos der zwei beprobten Reihen sind in \ref{konzentration1} \ref{konzentration2}  zu sehen.
+
+\begin{figure}
+\centering
+\includegraphics[scale=0.1]{bilder/DSC_3327}
+\caption{BrijS20}
+\label{konzentration1}
+\end{figure}
+
+\begin{figure}
+\centering
+\includegraphics[scale=0.1]{bilder/DSC_3366}
+\caption{Brij97}
+\label{konzentration2}
+\end{figure}
 
 \subsection{Ergebnisse}
