Index: studiarbeit/Ergebnisse.tex
===================================================================
--- studiarbeit/Ergebnisse.tex (revision 102)
+++ studiarbeit/Ergebnisse.tex (revision 103)
@@ -48,5 +48,5 @@
 
 Fast alle Proben waren mehr oder weniger trüb, Brij 97 war wieder milchig weiß und blieb auch so, 
-Uniperol EL war leuchtend Gelb aber nicht trüb (vgl. \ref{Bilder 2,0}).
+Uniperol EL war leuchtend Gelb aber nicht trüb (vgl. Abbildung \ref{Bilder 2,0}).
 Bei der Probenahme für die Konzentrationsmessung wurden die trüben Schlieren bei Lutensol ON 60 so 
 stark aufgewirbelt, dass keine repräsentative Probe mehr zu entnehmen war. Daher wurde hier auf die 
@@ -125,13 +125,4 @@
 
 
-\begin{figure}
-\includegraphics{bilder/V1_uebersicht0,2}
-
-\includegraphics{bilder/V1_uebersicht2,0}
-\caption[Screening]{Vergleich der Messwerte der untersuchten Tenside bei 0,2\% und bei 2\% Tensid im Ansatz}
-\label{V1}
-\end{figure}
-
-
 \section{Versuchsreihe 2: Einstellen der optimalen Tensidkonzentration}
 
@@ -141,5 +132,5 @@
 Hierzu wurde eine Verdünnungsreihe hergestellt, wobei die Tensidkonzentration variierte und die 
 Konzentration an Salz und Schwefelkohlenstoff konstant gehalten wurde.
-Fotos der zwei beprobten Reihen sind in \ref{konzentration1} und \ref{konzentration2}  zu sehen.
+Fotos der zwei beprobten Reihen sind in Abbildung \ref{konzentration1} und \ref{konzentration2}  zu sehen.
 
 \begin{figure}
@@ -239,20 +230,4 @@
 
 
-\begin{figure}
-\centering
-\caption[Brij 97]{\textbf{Ermitteln der optimalen Konzentration von Brij 97}}
-\includegraphics[trim=0cm 0cm 0cm 1cm]{bilder/surfactant_plots/Brij97.pdf}
-\label{97}
-\end{figure}
-
-\begin{figure}
-\centering
-\caption[Brij S20]{\textbf{Ermitteln der optimalen Konzentration von Brij S20}}
-\includegraphics[trim=0cm 0cm 0cm 3cm]{bilder/surfactant_plots/BrijS20.pdf}
-\label{S20}
-\end{figure}
-
-
-
 %Grafiken möglichst als Viererblock zusammenfassen
 
@@ -377,5 +352,5 @@
 
 Alle Proben bildeten einen gleichmäßige Mittelphase aus und lösten den gesamten Schadstoff, das heißt
-es war keinen Schwerphase mehr vorhanden, siehe \ref{sal}
+es war keinen Schwerphase mehr vorhanden, siehe Abbildung \ref{sal}
 Die gemessenen $CS_2$ Konzentrationen lagen zwischen 561,56 g/L und 745,78 g/L, wobei die 
 Konzentration mit steigendem Salzgehalt zunächst anstieg, die Maximalkonzentration bei 1,2 \% 
@@ -429,8 +404,33 @@
 %Grafiken
 
+\begin{figure}
+\caption[Screening]{\textbf{Vergleich der Messwerte der untersuchten Tenside bei 0,2\% und bei 2\% Tensid im Ansatz}}
+\vspace{1cm}
+\includegraphics{bilder/V1_uebersicht0,2}
+
+\includegraphics{bilder/V1_uebersicht2,0}
+\label{V1}
+\end{figure}
+
+
+\begin{figure}
+\centering
+\caption[Brij 97]{\textbf{Ermitteln der optimalen Konzentration von Brij 97}}
+\includegraphics[trim=0cm 0cm 0cm 1cm]{bilder/surfactant_plots/Brij97.pdf}
+\label{97}
+\end{figure}
+
+\begin{figure}
+\centering
+\caption[Brij S20]{\textbf{Ermitteln der optimalen Konzentration von Brij S20}}
+\includegraphics[trim=0cm 0cm 0cm 3cm]{bilder/surfactant_plots/BrijS20.pdf}
+\label{S20}
+\end{figure}
+
 
 \begin{figure}
 \centering
 \caption[Salinität]{\textbf{Salinitätsscan mit Calciumchlorid für Brij 97}}
+\vspace{0,5cm}
 \includegraphics[trim=0cm 0cm 0cm 3cm]{bilder/surfactant_plots/Brij97_Salinity.pdf}
 \label{Salinity}
