Index: studiarbeit/Versuchsbeschreibung.tex
===================================================================
--- studiarbeit/Versuchsbeschreibung.tex (revision 93)
+++ studiarbeit/Versuchsbeschreibung.tex (revision 104)
@@ -67,5 +67,5 @@
 Ionenstärke wie die Calciumchloridlösung berechnet werden. Die Molarität berechnet sich dann gemäß: 
 $c_{Na} + c_{Cl} = 2 * I_c $ und die Konzentration in g/L ergibt sich aus  Molarität [mol/L]/ 
-Molmasse [g/mol]. Die gesuchte Kontzentration der Natriumchloridlösung beträgt 14,47 g/L, was 1,447 
+Molmasse [g/mol]. Die gesuchte Konzentration der Natriumchloridlösung beträgt 14,47 g/L, was 1,447 
 \% entspricht.
 
@@ -77,5 +77,5 @@
 Ausgangskonzentration berücksichtigt werden. 
 Die Ausgangskonzentrationen der verdünnten Tenside und die daraus resultierende einzuwiegende Masse 
-auf 80 g sind in der folgenden Tabelle \ref{Tensidkonzentrationen} vermerkt.
+auf 80 g sind in Tabelle \ref{Tensidkonzentrationen} vermerkt.
 
 
@@ -175,5 +175,5 @@
 Zunächst wurden die gewünschten Konzentrationen an Tensid im Ansatz festgelegt und abhängig davon, 
 sowie vom Gesamtvolumen der Vials, wurden die Massenanteile der übrigen Komponenten berechnet. Pro 
-Reihe wurden acht Proben mit Tensidkonzentrationen zwischen 0,1 \% und 3,5 \% angestzt. Zu beachten 
+Reihe wurden acht Proben mit Tensidkonzentrationen zwischen 0,1 \% und 3,5 \% angesetzt. Zu beachten 
 war hier außerdem, dass sowohl Tenside als auch das Salz nicht direkt zugegeben werden konnten, 
 sondern vorher Stammlösungen hergestellt werden mussten. Die Konzentration dieser Stammlösungen 
@@ -222,7 +222,7 @@
 versucht, die Trennung durch Zentrifugieren zu verbessern. Dafür wurden zunächst die zwei Vials mit 
 Wasser gefüllt um gefahrlos zu testen, ob die Vials die Belastungen aushalten. Nachdem hier keine 
-Probleme auftraten wurden die Proben mit Brij 97 in die Zentrifuge gestellt. Dies funktioneirte 
+Probleme auftraten wurden die Proben mit Brij 97 in die Zentrifuge gestellt. Dies funktionierte 
 leider nicht so problemlos, da die Mininert-Ventile länger als die zuvor verwendeten einfachen 
-Schraubkappenl waren und daher die Gondeln der Zentrifuge nicht abkippen konnten. Durch die 
+Schraubkappen waren und daher die Gondeln der Zentrifuge nicht abkippen konnten. Durch die 
 auftretenden Scherkräfte wurden zwei der Mininert-Ventile verbogen und die Proben zerstört. 
 Die Untersuchung und Beprobung erfolgte analog zum vorigen Versuch. 
