Index: studiarbeit/Ergebnisse.tex
===================================================================
--- studiarbeit/Ergebnisse.tex (revision 111)
+++ studiarbeit/Ergebnisse.tex (revision 112)
@@ -393,37 +393,4 @@
 Kationen zum Einsatz kommt.
 
-%Grafiken
-
-\begin{figure}
-\caption[Screening]{\textbf{Vergleich der Messwerte der untersuchten Tenside bei 0,2\% und bei 2\% Tensid im Ansatz}}
-\vspace{1cm}
-\includegraphics{bilder/V1_uebersicht0,2}
-
-\includegraphics{bilder/V1_uebersicht2,0}
-\label{V1}
-\end{figure}
-
-
-\begin{figure}
-\centering
-\caption[Brij S20]{\textbf{Ermitteln der optimalen Konzentration von Brij S20}}
-\includegraphics[trim=0cm 0cm 0cm 3cm]{bilder/surfactant_plots/BrijS20.pdf}
-\label{S20}
-\end{figure}
-
-\begin{figure}
-\centering
-\caption[Brij 97]{\textbf{Ermitteln der optimalen Konzentration von Brij 97}}
-\includegraphics[trim=0cm 0cm 0cm 1cm]{bilder/surfactant_plots/Brij97.pdf}
-\label{97}
-\end{figure}
-
-\begin{figure}
-\centering
-\caption[Salinität]{\textbf{Salinitätsscan mit Calciumchlorid für Brij 97}}
-\vspace{0,5cm}
-\includegraphics[trim=0cm 0cm 0cm 5cm]{bilder/surfactant_plots/Brij97_Salinity.pdf}
-\label{Salinity}
-\end{figure}
 
 %\begin{figure}
@@ -471,4 +438,38 @@
 %\end{figure}
 
+\section{Wiederholungsversuche}
+
+Um die erhaltenen Ergebnisse abzusichern wurden Wiederholungsversuche durchgeführt. Der Versuch zur Bestimmung der
+optimalen Tensidkonzentration wurde mit einer Doppelreihe wiederholt. Statt wie im Erstversuch Calciumchlorid wurde hier 
+allerdings Natriumchlorid verwendet. Der Salinitätsscan wurde vierfach wiederholt.
+ Dabei wurde eine Doppelreihe für Calciumchlorid und eine Doppelreihe für Natriumchlorid hergestellt.
+Die Versuchsdurchführung erfolgte wie in den vorigen Versuchen. Angesetzt wurden die Proben in \mbox{15 ml}-Vials.
+Lediglich die Probenahme unterschied sich in einem Punkt von den vorigen Versuchen: Es wurde zunächst eine 
+Zwischenverdünnung mit \mbox{2,5 ml} Probe auf \mbox{10 ml} Methanol hergestellt. Diese wurde dann um den Faktor 
+100 weiterverdünnt. Dies hat den Vorteil, dass Inhomogenitäten in der Probe sich weniger stark auf das Messergebnis 
+auswirken.
+
+\subsection{Wiederholungsversuch 1: Bestimmung der optimalen Tensidkonzentration}
+
+Bei den Proben mit einem Tensidgehalt von rund \mbox{1,5 \%} und mehr bildete sich eine deutliche
+Mittelphase, die ebenfalls beprobt wurde.
+Die gemessenen $CS_2$-Konzentration lag deutlich unter der im Erstversuch gemessenen. Dies ist vermutlich ein Effekt der
+Zwischenverdünnung. Aber auch ein Einfluss Salzes ist möglich. Die Konzentration in der Mittelphase lag dabei deutlich über der der leichten Phase.
+Es wurde nicht ersichtlich, dass die optimale Tensidkonzentration erreicht wurde. Die Messkurven naherten sich zwar einem 
+konstanten Wert an, fielen aber nicht wieder ab. Dies sollte mit einer Messreihe mit höheren Tensidkonzentrationen 
+überprüft werden. Die Messwerte sind in Tabelle \ref{Wdh1} zusammengefasst. Grafisch dargestellt sind sie in Abbildung 
+\ref{97}.
+
+\input{Wdh1_Tabelle}
+
+\subsection{Wiederholungsversuch 2: Salinitätsscan}
+
+Die $CS_2$-Konzentrationen lagen deutlich unterhalb der im Erstversuch gemessenen. Dies lässt sich hier eindeutig 
+auf die durchgeführte Zwischenverdünnung zurückführen. Untereinander sind die Messwerte sehr stimmig. Ein Einfuß
+insgesamt durch das Salz ist nicht erkennbar. Auch ein Unterschied zwischen den beiden verwendeten Salzen ist nicht 
+vorhanden.Die Messwerte sind in Tabelle \ref{Wdh2} zusammengefasst. Grafisch dargestellt sind sie in Abbildung 
+\ref{Salinity}.
+
+\input{Wdh2_Tabelle}
 
 
@@ -476,13 +477,56 @@
 \section{Abschließende Bewertung und Ausblick}
 
-Durch die Versuche wurde mit Brij 97 ein gut geeignetes Tensid zur Solubilisierung von Schwefelkohlenstoff ermittelt. 
-Ausgehend von der hier gefundenen Tensidkonzentration, mit der die höchste Solubilisierungsrate erreicht wurde, könnte nun durch
-Titrationsversuche und vollständige chemische Analysen der kritische Punkt gefunden werden. Damit ließe sich dann ein 
-Mikroemulsionssystem erstellen, dass eine noch höhere Solubilisierungsrate hat als das hier gefundene System. 
-
-Die Ergebnisse der durchgeführten Versuche sollten noch durch Wiederholungsversuche bestätigt werden. Des weiteren 
-wäre es interessant, die Versuche auch noch mit einem monovalenten Salz zu wiederholen, um die oben genannten Salzeffekte 
-genauer zu untersuchen.
-
-Für alle weiterführenden Versuche bieten die durch die beschriebenen Batchversuche  ermittelten Ergebnisse eine gute 
-Grundlage.
+Durch die Versuche wurde mit Brij 97 ein gut geeignetes Tensid zur Solubilisierung von Schwefelkohlenstoff gefunden. 
+Das Optimum der Tensidkonzentration liegt bei rund \mbox{3 \%}. Hier wird die höchste Solubilisierungsrate erreicht.
+Der Einfluss der Salinität spielt kaum eine Rolle. Ein deutliches Salzfenster konnte weder für Calciumchlorid noch für 
+Natriumchlorid gefunden werden. Das Salz bewirkte aber insgesamt eine Herabsetzung des Solubilisierungspotentials.
+Die Emulsion zeigte sich sehr stabil. Weder durch Zentrifugieren noch durch langes Stehenlassen kam es zu einem 
+Absetzten oder auftrennen. Die Viskosität, die im Erstversuch zur Bestimmung der optimalen Tensidkonzentration 
+gemessen wurde, war nur leicht erhöht. Daher kann eine gute hydraulische Regelbarkeit erwartet werden.
+
+Zur Verfeinerung der Ergebnisse wäre es nun interessant eine Messreihe über einen größeren Konzentrationsbereich 
+an Tensid darzustellen. In den bisherigen Versuchen wurde noch nicht deutlich herausgearbeitet ab welcher 
+Tensidkonzentration die Wirkung ins Gegenteil umschlägt und die Solubilisierungsrate zugunsten einer Mobilisierung 
+abnimmt. Zudem wäre eine es interessant den Bereich knapp um die CMC herum genauer zu betrachten. Hier ist eine 
+geringe Viskosität zu erwarten, die die Effizienz auch bei geringerem Solubilisierungspotential der Tensidlösung im 
+Vergleich zu einem einem höheren Solubilisierungspotential bei hoher Viskosität steigern kann.
+Des  weiteren könnte nun, ausgehend von der gefundenen optimalen Tensidkonzentration, durch Titrationsversuche 
+und vollständige chemische Analysen sämtlicher gebildeter Phasen der kritische Punkt bestimmt werden. 
+Damit ließe sich dann ein Mikroemulsionssystem erstellen, dass eine noch höhere Solubilisierungsrate hat bei gleichzeitig hoher 
+Stabilität.
+
+Für alle weiterführenden, aufbauenden Versuche bieten die durch die beschriebenen Batchversuche  ermittelten 
+Ergebnisse eine gute Grundlage. 
+
+
+\begin{figure}[h]
+\caption[Screening]{\textbf{Vergleich der Messwerte der untersuchten Tenside bei 0,2\% und bei 2\% Tensid im Ansatz}}
+\vspace{1cm}
+\includegraphics{bilder/V1_uebersicht0,2}
+
+\includegraphics{bilder/V1_uebersicht2,0}
+\label{V1}
+\end{figure}
+
+
+\begin{figure}[h]
+\centering
+\caption[Brij S20]{\textbf{Ermitteln der optimalen Konzentration von Brij S20}}
+\includegraphics[trim=0cm 0cm 0cm 3cm]{bilder/surfactant_plots/BrijS20.pdf}
+\label{S20}
+\end{figure}
+
+\begin{figure}[h]
+\centering
+\caption[Brij 97]{\textbf{Ermitteln der optimalen Konzentration von Brij 97}}
+\includegraphics[trim=0cm 0cm 0cm 1cm]{bilder/surfactant_plots/Brij97.pdf}
+\label{97}
+\end{figure}
+
+\begin{figure}[h]
+\centering
+\caption[Salinität]{\textbf{Salinitätsscan mit Calciumchlorid für Brij 97}}
+\vspace{1cm}
+\includegraphics[trim=0cm 0cm 0cm 5cm]{bilder/surfactant_plots/Brij97_Salinity.pdf}
+\label{Salinity}
+\end{figure}
