Index: diplomarbeit/Kapitel_1.tex
===================================================================
--- diplomarbeit/Kapitel_1.tex (revision 122)
+++ diplomarbeit/Kapitel_1.tex (revision 126)
@@ -13,5 +13,5 @@
 \subsection{Vorgehen}
 
-Die Chemikalien wurden in x ml-Vials mit Septum und Mininert-Ventilen gemischt. Diese Ventile wurden nur kurzzeitig für
+Die Chemikalien wurden in $15 ml$-Vials mit Septum und Mininert-Ventilen gemischt. Diese Ventile wurden nur kurzzeitig für
 den Transfer von Flüssigkeit geöffnet. Die Zugabe des DNAPLs, sowie die Probenahme, erfolgte mittels einer gasdichten Spritze. 
 Um einen Druckausgleich während des Flüssigkeitstransfers zu ermöglichen wurde das Vial mit einer zweiten Nadel belüftet. Bei
@@ -44,4 +44,10 @@
 \subsection{Große Konzentrationsreihe}\label{subsec:grosse}
 
+Für das in früheren Versuchen aufgrund seiner effektiven solubilisierenden Wirkung auf den Vorliegenden Schadstoff und seiner Unempfindlichkeit gegen Fremdionen ausgewählte Tensid, Brij 97, sollte hier der Einfluss einer steigenden Tensidkonzentration ermittelt werden. Hierzu wurden Probenansätze mit $50%$ DNAPL, $0,5%$ Calciumchlorid und eine variable Masse Tensid, von $0%$ bis $9%$, sowie Wasser hergestellt. 
+
+
+
+\subsubsection{Ergebnisse}
+
 
 
