Index: diplomarbeit/Kapitel_1.tex
===================================================================
--- diplomarbeit/Kapitel_1.tex (revision 128)
+++ diplomarbeit/Kapitel_1.tex (revision 130)
@@ -43,8 +43,4 @@
 
 
-\subsubsection{Ergebnisse}
-
-
-
 
 
@@ -54,6 +50,4 @@
 Aufgrund der vorangegangenen Versuche wurde die CMC im Bereich von $1-2 \%$ Tensid erwartet. Daher wurden Probenansätze mit $50 \%$ DNAPL, $0,5 \%$ Calciumchlorid, einer variablen Konzentration Tensid zwischen $0$ und $2 \%$,  sowie Wasser hergestellt.
 
-\subsubsection{Ergebnisse}
-
 
 
