Index: diplomarbeit/Kapitel_3.tex
===================================================================
--- diplomarbeit/Kapitel_3.tex (revision 140)
+++ diplomarbeit/Kapitel_3.tex (revision 147)
@@ -16,8 +16,35 @@
 
 %hier soll ein Photo und eine Exeltabelle zur beschreibung hin
-Die verwendeten Glassäulen hatten einen Innendurchmesser von xx und waren xx lang. Die Verwendung von Glas als Säulenmaterial ermöglicht die optische Überwachung der Strömung. Eigenschaften wie z.B. "Fingering" und Mobilisation können leicht erkannt und photografisch dokumentiert werden.
+Die verwendeten Glassäulen hatten einen Innendurchmesser von xx und waren xx lang. Die Verwendung von Glas als Säulenmaterial ermöglicht die optische Überwachung der Strömung. Eigenschaften wie z.B. Fingering und Mobilisation können leicht erkannt und photografisch dokumentiert werden.
 Das weitere Säulenzubehör ist in Abbildung % Foto Säule 
 vollständig für eine Säule zu sehen und in Tabelle %Tabelle bla bla
 aufgeführt.
+
+\begin{table}
+\caption{S"aulenzubehör}
+\begin{tabular}{|c|l|l|c|}
+\hline
+\textbf{ID}&\textbf{Bezeichnung}&\textbf{Material}&\textbf{Anzahl}\\ \hline
+a&Säule&Glas&1\\ \hline
+b&Deckplatte mit Anschluss&Edelstahl&2\\ \hline
+c&Ringscheibe&Edelstahl&2\\ \hline
+d&Dichtring&Kunststoff&2\\ \hline
+e&Abdeckung&PFFE&2\\ \hline
+f&O-Ring innen&Viton&2\\ \hline
+g&O-Ring außen&Viton&2\\ \hline
+h&O-Ring Dichtring&Viton&2\\ \hline
+i&Schrauben mit Sechskantkopf&Stahl&6\\ \hline
+j&Gewindestangen mit Sechskantkopf&Stahl&3\\ \hline
+k&Unterlegscheibe&Stahl, verzinkt&9\\ \hline
+l&Federring&Stahl, verzinkt&9\\ \hline
+m&Netz&Stahl&2\\ \hline
+n&Gitter&Stahl&2\\ \hline
+o&Feder&Stahl&1\\ \hline
+p&Abstandshalter innen&PTFE&1\\ \hline
+q&Abstandshalter außen&PTFE&1\\ \hline
+r&Mutter&Edelstahl&9\\ \hline
+\end{tabular}
+\end{table}
+
 %Einzelteile beschreiben und ihre Funktion 
 %Beschreiben wie man die Säule zusammenbaut
