Index: diplomarbeit/Kapitel_2.tex
===================================================================
--- diplomarbeit/Kapitel_2.tex (revision 157)
+++ diplomarbeit/Kapitel_2.tex (revision 159)
@@ -25,4 +25,11 @@
 Bereits bei einer extrem niedrigen Tensidkonzentrationen von $0,3\%$  kommt es zu einer schnellen und deutlichen Absenkung der Ober- und Grenzflächenspannung.  Die CMC wird also schon bei sehr niedrigen Tensidkonzentrationen erreicht. Passend dazu steigt das Volumen der leichten Phase bei überschreiten der CMC sprunghaft an. Dies erklärt sich durch den Platzbedarf der Mizellen. Der stetige Anstieg der Messgrößen Masse und Dichte zeigt, dass die maximale Löslichkeit noch nicht erreicht ist und mit steigender Tensidkonzentration auch noch mehr DNAPL gelöst werden kann. Das Volumen ändert sich hier nicht mehr. Die Mizellen werden nicht größer, sie lagern aber mehr DNAPL in ihr Inneres ein. Dadurch verringern sich dann wieder die Elektrostatischen Kräfte zwischen den Mizellen und somit der Platz- und Lösemittelbedarf.
 
+\begin{figure}
+\includegraphics{batch_cmc}
+\caption{Messwerte der Batchversuche mit Tensidkonzentrationen nahe der CMC}
+\label{pic:kleine}
+\end{figure}
+
+
 \section{Große Konzentrationsreihe}
 
@@ -40,9 +47,14 @@
 
 Das optimale Solubilisierungspotential liegt bei $2 \%$ Tensid. Allerdings steigt hier auch die Dichte und Viskosität bereits an. Durch die erhöhte Dichte können Probleme wie vertikale Mobilisierung forciert werden. Dem entgegen wirkt zwar die hohe Viskosität, was aber seinerseits zu Problemen führen kann, da bei höheren Vikositäten die Pumpfähigkeit verringert wird. % genauer, mehr
+\begin{figure}
+\includegraphics{batch_gros}
+\caption{Messwerte der Batchreihe mit großer Tensidkonzentration}
+\label{pic:grose}
+\end{figure}
 
 
 \section{Vergleich der bisherigen Ergebnisse}
 
-In Abbildung \ref{pic:batch_med} sind die Messwerte der im Rahmen der Arbeit durchgeführten Versuche dargestellt und werden mit dem Mittelwert aus allen durchgeführten Versuchen verglichen.
+In Abbildung \ref{pic:batch_med} sind die Messwerte der im Rahmen der Arbeit durchgeführten Versuche dargestellt und werden verglichen mit dem Mittelwert aus allen durchgeführten Versuchen. Trotz teils hoher Streuung  der Messpunkte werden die Mittelwerte bestätigt. 
 
 \begin{figure}
