Index: diplomarbeit/Kapitel_1.tex
===================================================================
--- diplomarbeit/Kapitel_1.tex (revision 140)
+++ diplomarbeit/Kapitel_1.tex (revision 160)
@@ -1,4 +1,19 @@
 \chapter{Material und Methoden}
 \label{Material}
+
+\section{Chemikalien}
+
+Die hier untersuchten Tensidsysteme basierten auf einer Emulsion die mittels dem Tensid Brij 97 (Synonym Brij O10) stabilisiert wurde. Dabei handelt es sich um einen Polyoxyethylenether des Oleylalkohols. Das ist ein einfach ungesättigter $C18$-Alkohol verknüpft mit zehn Ethylenoxidgruppen. Die Strukturformel ist in Abbildung \ref{pic:Brij} dargestellt.
+
+
+\begin{figure}
+\chemfig{-[:30]=[:30]}
+\end{figure}
+
+%\begin{figure}
+%\includegraphics{Brij}
+%\caption{Strukturformel von Brij O$10$}
+%\label{pic:Brij}
+%\end{figure}
 
 \section{Eruierung der Ergebnisse aus vorangegangenen Versuchen}
