Index: diplomarbeit/Kapitel_4.tex
===================================================================
--- diplomarbeit/Kapitel_4.tex (revision 170)
+++ diplomarbeit/Kapitel_4.tex (revision 171)
@@ -41,6 +41,5 @@
 \subsection{Sanierungsrate}
 
-Die Sanierung lief im feinen Sand %aufgrund des größeren Porenvolumens 
-etwas schneller ab und war etwas effizienter als im Mittelsand.
+Die Sanierung lief im feinen Sand etwas schneller ab als im Mittelsand.
 
 
