Index: diplomarbeit/Kapitel_4.tex
===================================================================
--- diplomarbeit/Kapitel_4.tex (revision 171)
+++ diplomarbeit/Kapitel_4.tex (revision 173)
@@ -4,4 +4,6 @@
 
 \section{Phasenverhalten in der S"aule}
+
+
 
 %BILDER!!!
@@ -13,9 +15,4 @@
 
 \section{Auswertung der Messungen}
-
-\subsection{Druck}
-
-%Kolmation, siehe LUBW_Kehl
-Tenside können im Boden zu einer Verminderung der hydraulischen Durchlässigkeit des Bodens führen (vgl. \cite{Lee}, \cite{LUBW})
 
 
@@ -45,4 +42,10 @@
 
 \section{Bewertung und Vergleich}
+
+\subsection{Druck}
+
+%Kolmation, siehe LUBW_Kehl
+Tenside können im Boden zu einer Verminderung der hydraulischen Durchlässigkeit des Bodens führen (vgl. \cite{Lee}, \cite{LUBW})
+
 
 
