Index: diplomarbeit/Kapitel_3.tex
===================================================================
--- diplomarbeit/Kapitel_3.tex (revision 199)
+++ diplomarbeit/Kapitel_3.tex (revision 200)
@@ -92,9 +92,10 @@
 \hline
 \textbf{Bezeichnung}&\textbf{Wert}&\textbf{Einheit}\\ \hline
-$d_S"aule$&$0,04$&m\\ \hline
-$l_S"aule$&$0,5$&m\\ \hline
-Abdeckung&??1&??\\ \hline
-Lochplatte und Netz&0,3&??\\ \hline
-Platzhalter&1,2&??\\ \hline
+d$_{S"aule}$&$4$&cm\\ \hline
+l$_{S"aule}$&$50$&cm\\ \hline
+Abdeckung&0,5&cm\\ \hline
+Abstandshalter&1,2&cm\\ \hline
+Lochplatte und Netz&0,3&cm\\ \hline
+Leerraum (Feder)&0,5&cm\\ \hline
 \end{tabular}
 \caption{Konstanten der Säule}
