Index: diplomarbeit/Einfuehrung_Batch.tex
===================================================================
--- diplomarbeit/Einfuehrung_Batch.tex (revision 214)
+++ diplomarbeit/Einfuehrung_Batch.tex (revision 217)
@@ -42,4 +42,5 @@
 
 \begin{table}[h]
+\centering
 \caption{H- und L-Werte für Inkrementberechnung des HLB-Wertes; entnommen aus \citep{Mollet.2000} }
 \vspace{1cm}
@@ -95,5 +96,5 @@
 \begin{figure}
 \includegraphics[width=\textwidth]{Mizellgebiete.png}
-\caption{links: Konzentrationsgebiete von Mizellen ($1$) und gequollenen inversen Mizellen ($2$) im ternären System Wasser-Tensid-Cotensid; rechts: Mikroemulsion im ternären System bei konstantem Ölgehalt, nach \citet{Dorfler.2002}}
+\caption[Mizellen und gequollene inverse Mizellen, sowie Mikroemulsion im ternären System]{links: Konzentrationsgebiete von Mizellen ($1$) und gequollenen inversen Mizellen ($2$) im ternären System Wasser-Tensid-Cotensid; rechts: Mikroemulsion im ternären System bei konstantem Ölgehalt, nach \citet{Dorfler.2002}}
 \label{pic:Mizellgebiete}
 \end{figure}
@@ -121,5 +122,5 @@
 \begin{figure}
 \includegraphics[width=\textwidth]{binar.png}
-\caption{Schnitt durch ein Zustandsdiagramm Wasser-Öl-Niotensid; ($1$) einphasiges Gebiet; zweiphasige Gebiet, das Tensid ist hier in der wässrigen (2) bzw. in der öligen (2') Phase gelöst; x Molenbruch, T Temperatur; nach \citet{Dorfler.2002}}
+\caption[Schnitt durch ein Zustandsdiagramm Wasser-Öl-Niotensid]{Schnitt durch ein Zustandsdiagramm Wasser-Öl-Niotensid; ($1$) einphasiges Gebiet; zweiphasige Gebiet, das Tensid ist hier in der wässrigen (2) bzw. in der öligen (2') Phase gelöst; x Molenbruch, T Temperatur; nach \citet{Dorfler.2002}}
 \label{pic:binar}
 \end{figure}
