Index: diplomarbeit/titlepage.tex
===================================================================
--- diplomarbeit/titlepage.tex (revision 211)
+++ diplomarbeit/titlepage.tex (revision 229)
@@ -44,9 +44,9 @@
     	
     {\bf\huge 
-Säulenversuche zur Auswahl \\ geeigneter In-Situ-Verfahren \\zur Entfernung \\eines potentiellen Schadstoffes \\aus der gesättigten Zone    
+Säulenversuche zur Auswahl \\ geeigneter In-Situ-Verfahren \\zur Entfernung eines \\ potentiellen Schadstoffes \\aus der gesättigten Zone    
     }
   \end{minipage}
 
-\vspace{0,7cm}
+\vspace{1,0cm}
 
  \begin{minipage}
@@ -58,7 +58,7 @@
    {\large
 an der Versuchseinrichtung zur\\
-Grundwasser- und Altlastensanierung VEGAS\bigskip
+Grundwasser- und Altlastensanierung VEGAS%\bigskip
 \\
-des Instituts für Wasserbau\bigskip\
+des Instituts für Wasserbau%\bigskip
 \\
 der Universität Stuttgart
@@ -68,5 +68,5 @@
   \end{minipage}
 
-\vspace{0,7cm}
+\vspace{1,0cm}
 
  \begin{minipage}
@@ -83,5 +83,5 @@
   \end{minipage}
 
-\vspace{0,7cm}
+\vspace{1,0cm}
      
  \begin{minipage}{15cm}
@@ -100,5 +100,5 @@
     	
     {\large
-vorgelegt am xx. Juni 2012
+vorgelegt am 26. Oktober 2012
     }
     
@@ -168,5 +168,5 @@
 \vspace{1cm}
 
-Stuttgart, den xx. Juni 2012  \\
+Stuttgart, den 26. Oktober 2012  \\
 \hspace{9cm}
 \rule[1ex]{7cm}{1pt}
