Index: studiarbeit/V2_TabelleBrijS20.tex
===================================================================
--- studiarbeit/V2_TabelleBrijS20.tex (revision 83)
+++ studiarbeit/V2_TabelleBrijS20.tex (revision 90)
@@ -1,8 +1,10 @@
 \begin{table}[ht]
   \centering
-  \caption{Beeinflussung der Messwertedurch eine steigende Konzentration von Brij S20}
+  \caption{Beeinflussung der Messwerte durch eine steigende Konzentration von Brij S20}
     \begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|}
       \hline
-      \textbf{V2\_Brij S20} & \textbf{fm\_surfactant} & \textbf{Dichte [g/ml]} & \textbf{Volumen  [ml]} & \textbf{Konzentration [g/L]} & \textbf{Masse CS2  [g]} & \textbf{OFS  [g/L]} & \textbf{S } \\
+      \textbf{Nr.} & \textbf{Massenanteil} & \textbf{Dichte } & \textbf{Volumen } & \textbf{Konzentration} & \textbf{Masse CS2} & \textbf{OFS } & \textbf{$S=\frac{Masse  CS2}{Masse  Tensid}$} \\
+
+& \textbf{Tensid}&\textbf{[g/ml]}&\textbf{[ml]}&\textbf{CS2 [g/L]}&\textbf{ [g]} & \textbf{[g/L]}&\\
       \hline
       a1 & 0,0009 & 1,107 & 4,547 & 7,38 & 0,03 & 40,82 & 1,67 \\
@@ -25,2 +27,4 @@
   \label{tab:V2_BrijS20}
 \end{table}
+
+
