Index: studiarbeit/V1_Tabelle2,0.tex
===================================================================
--- studiarbeit/V1_Tabelle2,0.tex (revision 90)
+++ studiarbeit/V1_Tabelle2,0.tex (revision 93)
@@ -4,6 +4,6 @@
     \begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|}
       \hline
-     \textbf{Nr} & \textbf{Tensid} & \textbf{Dichte [g/L]} & \textbf{Volumen [ml]} & \textbf{Konzentration} & \textbf{Masse CS2 [g]} & \textbf{OFS Probe} & \textbf{OFS Tensid-} \\
-&&&&\textbf{CS2 [g/L]}&&\textbf{[mN/m]}&\textbf{lösung [mN/m]}\\
+     \textbf{Nr} & \textbf{Tensid} & \textbf{Dichte } & \textbf{Volumen} & \textbf{Konzentration} & \textbf{Masse CS2} & \textbf{OFS Probe} & \textbf{OFS Tensid-} \\
+&&\textbf{[g/L]}&\textbf{[ml]}&\textbf{CS2 [g/L]}&\textbf{[g]}&\textbf{[mN/m]}&\textbf{lösung [mN/m]}\\
       \hline
       1 & Brij 58 & 1,0274 & 15,13 & 13,12 & 0,1986 & 40,97 & 40,68 \\
