Index: studiarbeit/Theoretische.tex
===================================================================
--- studiarbeit/Theoretische.tex (revision 93)
+++ studiarbeit/Theoretische.tex (revision 96)
@@ -414,5 +414,5 @@
 
 Es wurden zwei unterschiedliche Salze verwendet. Zum einen das bivalente Salz 
-Calciumchlorid($CaCl_2$) und zum anderen das monovalente Salz Natriumchlorid ($NaCl$). 
+Calciumchlorid ($CaCl_2$) und zum anderen das monovalente Salz Natriumchlorid ($NaCl$). 
 
 Die Zugabe von Salz setzt die elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen Tensid und Wasser herab. 
