\begin{table}
  \centering
  \caption{Ansatz1: 2\% Tensid in 0,5\%iger Calciumchloridlösung bzw. in bidestilliertem Wasser}
    \begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|}
      \hline
     \textbf{Nr} & \textbf{Tensid} & \textbf{Dichte } & \textbf{Volumen} & \textbf{Konzentration} & \textbf{Masse CS2} & \textbf{OFS Probe} & \textbf{OFS Tensid-} \\
&&\textbf{[g/L]}&\textbf{[ml]}&\textbf{CS2 [g/L]}&\textbf{[g]}&\textbf{[mN/m]}&\textbf{lösung [mN/m]}\\
      \hline
      1 & Brij 58 & 1,0274 & 15,13 & 13,12 & 0,1986 & 40,97 & 40,68 \\
      \hline
      2 & Igepal & 1,0134 & 17,12 & 47,51 & 0,8135 & 32,28 & 32,01 \\
      \hline
      3 & Brij S20 & 1,0299 & 15,74 & 14,31 & 0,2253 & 41,66 & 44,05 \\
      \hline
      4 & Brij 98 & 1,0218 & 16,06 & 16,03 & 0,2574 & 39,38 & 41,65 \\
      \hline
      5 & Brij 97 & 1,0508 & 16,34 & 103,06 & 1,6841 & 35,89 & 36,88 \\
      \hline
      6 & Tween 20 & 1,0327 & 16,24 & 25,14 & 0,4082 & 43,64 & 43,96 \\
      \hline
      7 & Brij 35 & 1,0415 & 11,46 & 9,88 & 0,1132 & 43,05 & 43,75 \\
      \hline
      8 & Tween 80 & 1,0268 & 16,35 & 18,69 & 0,3056 & 39,83 & 37,55 \\
      \hline
      9 & BASF-Tensid & 1,0409 & 10,75 & 4,79 & 0,0515 & 57,54 & 49,56 \\
      \hline
      10 & Lutensol ON60 & 1,0685 & 15,45 &  &  & 41,55 & 26,19 \\
      \hline
      11 & Lutensol FSA10 & 1,0323 & 14,63 & 51,43 & 0,7523 & 35,05 & 35,01 \\
      \hline
      12 & Uniperol EL & 1,0510 & 14,47 & 48,55 & 0,7026 & 34,29 & 35,73 \\
      \hline
       &  &  &  &  &  &  &  \\
      \hline
\multicolumn{8}{|l|}{\textbf{ Ansatz 3: 2\% Tensid in destilliertem Wasser }}  \\
      \hline
      1 & Enordet & 1,0702 & 15,80 & 41,70 & 0,6589 & 29,74 & 30,37 \\
      \hline
    \end{tabular}
  \label{tab:V1_2,0}
\end{table}
