

\begin{titlepage}



%\begin{figure}[h]
%\begin{minipage}{0.3\linewidth}
%\includegraphics[width=1.0\linewidth]{bilder/unilogo}
%\end{minipage}
%\hspace{0.5cm}
%\begin{minipage}{0.7\linewidth}
%{\bf\sffamily\huge 
 %Universität Stuttgart
     % \bigskip
      %\\
  %Fakultät Bau- und Umwelt-\\ingenieurwissenschaften}
%\end{minipage}
%\end{figure}



\begin{figure}
\centering
\begin{minipage}{0.5\linewidth}
\includegraphics[width=1.0\linewidth]{bilder/Logo_VE}
\end{minipage}
%\begin{minipage}{0.6\linewidth}
 % Institut für Wasserbau (IWS)
     % \medskip
      %\\
      %Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung
      %\medskip
      %\\
      %Pfaffenwaldring 61, 70569~Stuttgart
%\end{minipage}
\end{figure}

\begin{leftbar}


\vspace{1cm}

  \begin{minipage}
    {15cm}
    	
    {\bf\sffamily\huge 
Batchversuche zur Solubilisierung \\eines potentiellen neuen Schadstoffes \\unter Einsatz von Tensiden \\
      \bigskip
    
    }
    
  \end{minipage}

\vspace{1cm}

 \begin{minipage}
    {15cm}
    	
    {\large\bf
Studienarbeit}\bigskip
\\
   {\large
an der Versuchseinrichtung zur\\
Grundwasser- und Altlastensanierung VEGAS\bigskip
\\
des Instituts für Wasserbau\bigskip\
\\
der Universität Stuttgart
}
     
    
  \end{minipage}

\vspace{1cm}

 \begin{minipage}
    {15cm}
    	
    {\large
vorgelegt von\bigskip
\\
Tanja Simroth\bigskip
\\
Matrikelnummer 2225375
    }
    
  \end{minipage}

\vspace{1cm}
     
 \begin{minipage}{15cm}
{\large
  \begin{tabular}{ll}
    Erstprüfer:    &Prof. Dr. A. B\'ardossy\\
    Zweitprüfer: &Jürgen Braun Ph.D. 
 \end{tabular}
}
  \end{minipage}

\vspace{1cm}

 \begin{minipage}
    {15cm}
    	
    {\large
vorgelegt am 20. Juni 2011
    }
    
  \end{minipage}
%\begin{figure}[h]
%\begin{minipage}{0.4\linewidth}
%\includegraphics[width=1.0\linewidth]{bilder/Logo_VE}
%\end{minipage}
%\begin{minipage}{0.6\linewidth}
 % Institut für Wasserbau (IWS)
    %  \medskip
      %\\
      %Versuchseinrichtung zur Grundwasser- und Altlastensanierung
      %\medskip
      %\\
      %Pfaffenwaldring 61, 70569~Stuttgart
%\end{minipage}
%\end{figure}


% \begin{figure}
%\begin{minipage}[c]{4.0cm}

    %\includegraphics{bilder/Logo_VE}

  %\end{minipage}

%\hspace{3cm}

  %\begin{minipage}[c]{8.0cm}
    
      %Institut für Wasserbau (IWS)
      %\medskip
      %\\
      %Versuchseinrichtung zur
      %\medskip
      %\\
      %Grundwasser- und Altlastensanierung
      %\medskip
      %\\
      %Pfaffenwaldring 61
      %\medskip
      %\\
      %70569~Stuttgart
    
  %\end{minipage}
%\end{figure}

\end{leftbar}

\newpage

\vspace*{\fill}
\noindent
 {\large\bf Erklärung}\\
\noindent
\rule[1ex]{\textwidth}{1pt}



\vspace{1cm}
\large{
\flushleft{

Hiermit erkläre ich, Tanja Simroth, die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt 
und keine anderen als die angeführten Hilfsmittel und Quellen verwendet zu haben.
}
\vspace{1cm}

Stuttgart, den 20. Juni 2011  \\
\hspace{9cm}
\rule[1ex]{7cm}{1pt}
}


\end{titlepage}



