\chapter{Einf"uhrung S"aulen} 
\label{Einfuehrung Saeulen}

\section{Tensidspülung bei der Boden- und Grundwassersanierung}

Der Einsatz von Tensiden zu Sanierungszwecken ist ein noch wenig erforschtes Gebiet innerhalb der Sanierungsverfahren. Der Einsatz anderer Chemikalien ist hier schon weiter fortgeschritten. Ein Grund hierfür ist der weit größere Aufwand bei der Findung eines effektiven Emulsionssytems. Ein Grund ist die hohe Speziefität eines solchen Systemes. Für die Wahl eines passenden Emulgators sind nicht nur die chemischen Wechselwirkungen zwischen den zu Mischenden Stoffen von Bedeutung, wie sie Eingangs in Kapitel \ref{Einfuehrung Batch} beschrieben sind. Auch physikalische Größen beeinflussen das System. 
