\begin{table}
  \caption{\textbf{Ansatz1: 0,2\% Tensid in 0,5\%iger Calciumchloridlösung}}
\vspace{1cm}
    \begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|}
      \hline
      \textbf{Nr} & \textbf{Tensid} & \textbf{Dichte } & \textbf{Volumen} & \textbf{Konzentration} & \textbf{Masse CS2} & \textbf{OFS Probe} & \textbf{OFS Tensid-} \\
&&\textbf{[g/L]}&\textbf{[ml]}&\textbf{CS2 [g/L]}&\textbf{[g]}&\textbf{[mN/m]}&\textbf{lösung [mN/m]}\\
      \hline
      1 & Brij 58 & 1,0702 & 15,18 & 5,70 & 0,0865 & 42,86 & 44,64 \\
      \hline
      2 & Igepal & 1,0594 & 4,99 & 4,12 & 0,0205 & 36,73 & 31,84 \\
      \hline
      3 & Brij S20 & 1,0239 & 15,47 & 4,54 & 0,0702 & 48,87 & 46,50 \\
      \hline
      4 & Brij 98 & 1,0842 & 10,85 & 6,52 & 0,0707 & 42,21 & 42,30 \\
      \hline
      5 & Brij 97 &n.m.  &n.m.  & n.m. &n.m.  &n.m.  & 42,73 \\
      \hline
      6 & Tween 20 & 1,0735 & 15,30 & 6,46 & 0,0989 & 44,46 & 44,92 \\
      \hline
      7 & Brij 35 & 1,0684 & 15,17 & 5,95 & 0,0903 & 43,72 & 43,36 \\
      \hline
      8 & Tween 80 & 1,0795 & 15,41 & 4,97 & 0,0766 & 47,13 & 47,34 \\
      \hline
      9 & Enordet & 1,0798 & 15,30 & 4,54 & 0,0695 & 64,92 &  n.m.\\
      \hline
      10 & BASF-Tensid & 1,0449 & 14,63 & 3,91 & 0,0572 & 57,38 & 31,60 \\
      \hline
      11 & Lutensol ON60 & 1,0685 & 10,25 & 5,67 & 0,0581 & 28,22 & 26,34 \\
      \hline
      12 & Lutensol FSA10 & 1,00 & n.m.& 5,07 & n.m. & n.m. & 37,36 \\
      \hline
      13 & Uniperol EL & 1,0346 & 15,55 & 6,48 & 0,1008 & 47,97 & 47,03 \\
      \hline
    \end{tabular}
  \label{tab:V1_0,2}
\end{table}
