\begin{table}[ht]
  \centering
  \caption{\textbf{Beeinflussung der Messwerte durch eine steigende Konzentration von CaCl2}}
\vspace{1cm}
    \begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|}
      \hline
      \textbf{Nr.} & \textbf{fm\_CaCl2} & \textbf{Dichte [g/L]} & \textbf{Volumen [ml]} & \textbf{Konzentration [g/L]} & \textbf{Masse CS2 [g]} & \textbf{OFS [mN/m]} & \textbf{S} \\
      \hline
      s1 & 0,0019 & 1,10 & 7,98 & 598,08 & 4,77 & 33,02 & 15,81 \\
      \hline
      s3 & 0,0094 & 1,16 & 6,93 & 623,03 & 4,32 & 31,21 & 14,44 \\
      \hline
      s4 & 0,0121 & 1,11 & 6,82 & 745,78 & 5,08 & 30,48 & 17,26 \\
      \hline
      s5 & 0,0152 & 0,98 & 7,30 & 526,76 & 3,85 & 33,21 & 12,91 \\
      \hline
      s6 & 0,0185 & 1,14 & 5,91 & 576,95 & 3,41 & 34,74 & 11,47 \\
      \hline
      s7 & 0,0247 & 1,14 & 5,55 & 656,94 & 3,65 & 30,71 & 14,49 \\
      \hline
      s2 & 0,0291 & 1,09 & 6,79 & 525,72 & 3,57 & 34,59 & 14,24 \\
      \hline
      s8 & 0,0315 & 1,13 & 7,51 & 561,56 & 4,22 & 33,30 & 14,11 \\
      \hline
    \end{tabular}
  \label{tab:V3_Tabelle}
\end{table}
