\begin{table}[ht]
  \centering
  \caption{\textbf{Wiederholungsversuch 1: Bestimmen der optimalen Tensidkonzentration}}
\vspace{1cm}
    \begin{tabular}{|l|l|l|l|c|l|l|}
\hline
 \textbf{Reihe d} & \textbf{Massenanteil} & \textbf{Dichte} & \textbf{Volumen} & \textbf{Konzentration} & \textbf{Masse CS2} & \textbf{OFS} \\

\textbf{leichte Phase}& \textbf{Tensid}&\textbf{[g/ml]}&\textbf{[ml]}&\textbf{CS2 [g/L]}&\textbf{ [g]} & \textbf{[g/L]}
\\
\hline
      d1 & 0,0000 & 1,03 & 6,91 & 2,08 & 0,01 & 71,30 \\
      \hline
      d2 & 0,0038 & 1,08 & 6,99 & 48,39 & 0,34 & 37,59 \\
      \hline
      d3 & 0,0075 & 1,09 & 7,94 & 151,57 & 1,20 & 35,39 \\
      \hline
      d4 & 0,0110 & 1,07 & 7,54 & 167,14 & 1,26 & 40,12 \\
      \hline
      d5 & 0,0147 & 1,08 & 7,63 & 132,99 & 1,01 & 33,31 \\
      \hline
      d6 & 0,0233 & 1,13 & 7,32 & 254,68 & 1,86 & 33,80 \\
      \hline
      d7 & 0,0310 & 1,15 & 6,66 & 267,88 & 1,79 & 32,70 \\
      \hline
      d8 & 0,0396 & 1,13 & 7,89 & 352,62 & 2,78 & 35,14 \\
      \hline
      \textbf{Mittelphase} &  &  &  &  &  &  \\
      \hline
      d5m & 0,0147 & 1,13 & 4,53 & 494,35 & 2,24 & 31,22 \\
      \hline
      d6m & 0,0233 & 1,18 & 7,73 & 533,23 & 4,12 & 31,86 \\
      \hline
      d5m & 0,0310 & 1,15 & 8,14 & 624,47 & 5,09 & 32,13 \\
      \hline
      d6m & 0,0396 & 1,16 & 6,83 & 537,15 & 3,67 & 32,93 \\
      \hline
      \textbf{Reihe e} &  &  &  &  &  &  \\
     \textbf {leichte Phase}&&&&&&\\
      \hline
      e1 & 0,0000 & 1,03 & 7,05 & 2,20 & 0,02 & 74,14 \\
      \hline
      e2 & 0,0035 & 1,04 & 7,05 & 86,05 & 0,61 & 42,03 \\
      \hline
      e3 & 0,0078 & 1,06 & 8,35 & 110,70 & 0,92 & 43,04 \\
      \hline
      e4 & 0,0106 & 1,07 & 7,75 & 126,25 & 0,98 & 38,48 \\
      \hline
      e5 & 0,0149 & 1,07 & 7,44 & 148,09 & 1,10 & 36,44 \\
      \hline
      e6 & 0,0230 & 1,08 & 7,02 & 243,51 & 1,71 & 34,09 \\
      \hline
      e7 & 0,0309 & 1,10 & 7,68 & 298,60 & 2,29 & 36,17 \\
      \hline
      e8 & 0,0392 & 1,11 & 7,44 & 340,87 & 2,54 & 36,43 \\
      \hline
      \textbf{Mittelphase} &  &  &  &  &  &  \\
      \hline
      e5m & 0,0149 & 1,16 & 4,07 & 328,30 & 1,33 & 31,61 \\
      \hline
      e6m & 0,0230 & 1,19 & 7,92 & 541,15 & 4,29 & 31,56 \\
      \hline
      e5m & 0,0309 & 1,18 & 1,03 & 544,00 & 0,56 & 31,77 \\
      \hline
      e6m & 0,0392 & 1,18 & 0,45 & 611,28 & 0,28 & 31,44 \\
      \hline
    \end{tabular}
  \label{Wdh1}
\end{table}
