\begin{table}[ht]
  \centering
  \caption{\textbf{Wiederholungsversuch 2: Salinitätscans}}
\vspace{1cm}
    \begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|c|l|l|}
      \hline
     \multicolumn{7} {|l|}{\textbf{Widerholung des Salinitätsscans mit NaCl}} \\
      \hline
      \textbf{Reihe t} & \textbf{Massenanteil} & \textbf{Dichte} & \textbf{Volumen} & \textbf{Konzentration} & \textbf{Masse CS2} & \textbf{OFS} \\

& \textbf{Salz}&\textbf{[g/ml]}&\textbf{[ml]}&\textbf{CS2 [g/L]}&\textbf{ [g]} & \textbf{[g/L]}
\\
      t1 & 0,0000 & 1,07 & 8,81 & 242,69 & 2,14 & 32,00\\
      \hline
      t2  & 0,0021 & 1,01 & 8,29 & 189,60 & 1,57 & 32,89\\
      \hline
      t3  & 0,0066 & 1,07 & 8,10 & 262,72 & 2,13 & 33,32\\
      \hline
      t4  & 0,0104 & 1,08 & 8,65 & 230,63 & 1,99 & 39,51\\
      \hline
      t5  & 0,0171 & 1,09 & 9,82 & 250,68 & 2,46 & 38,68\\
      \hline
      t6  & 0,0212 & 1,11 & 10,04 & 259,85 & 2,61 & 38,18\\
      \hline
      t7  & 0,0337 & 1,10 & 10,29 & 234,51 & 2,41 & 34,22\\
      \hline
      t8  & 0,0544 & 1,12 & 10,62 & 65,73 & 0,70 & 33,88\\
      \hline
     \textbf{ Reihe u} & &  &  &  &  &    \\
      \hline
      u1  & 0,0000 & 1,06 & 8,91 & 215,13 & 1,92 & 31,38  \\
      \hline
      u2 & 0,0020 & 1,06 & 9,52 & 207,56 & 1,98 & 36,99 \\
      \hline
      u3  & 0,0061 & 1,04 & 9,66 & 203,55 & 1,97 & 40,99  \\
      \hline
      u4 & 0,0106 & 1,09 & 9,08 & 246,97 & 2,24 & 39,68  \\
      \hline
      u5  & 0,0171 & 1,10 & 9,34 & 281,20 & 2,63 & 37,02 \\
      \hline
      u6  & 0,0213 & 1,08 & 10,04 & 309,21 & 3,10 & 38,11 \\
      \hline
      u7  & 0,0337 & 1,11 & 10,64 & 320,52 & 3,41 & 33,88 \\
      \hline
      u8  & 0,0541 & 1,15 & 11,09 & 372,36 & 4,13 & 31,82 \\
      \hline
       &  &  &  &  &  &   \\
      \hline
      \multicolumn{7} {|l|}{\textbf{Widerholung des Salinitätsscans mit CaCl2}}  \\
      \hline
      \textbf{Reihe v} &  & & & & &   \\
      \hline
      v1  & 0,0000 & 1,09 & 9,89 & 225,29 & 2,23 & 35,58 \\
      \hline
      v2  & 0,0048 & 1,06 & 8,39 & 192,38 & 1,61 & 44,35 \\
      \hline
      v3 & 0,0098 & 1,07 & 9,48 & 456,39 & 4,32 & 37,28 \\
      \hline
      v4  & 0,0163 & 1,09 & 9,07 & 222,95 & 2,02 & 39,91 \\
      \hline
      v5  & 0,0217 & 1,10 & 8,89 & 224,74 & 2,00 & 33,34 \\
      \hline
      v6  & 0,0265 & 1,09 & 9,36 & 214,13 & 2,00 & 35,90 \\
      \hline
      v7  & 0,0315 & 1,10 & 8,84 & 219,93 & 1,94 & 34,15  \\
      \hline
      v8  & 0,0388 & 1,09 & 8,77 & 185,72 & 1,63 & 37,88  \\
      \hline
      \textbf{Reihe w} &  &  &  &  &  &    \\
      \hline
      w1  & 0,0000 & 1,09 & 7,91 & 188,96 & 1,49 & 33,14  \\
      \hline
      w2  & 0,0049 & 1,08 & 9,30 & 239,52 & 2,23 & 32,03  \\
      \hline
      w3  & 0,0099 & 1,08 & 9,63 & 255,43 & 2,46 & 35,57 \\
      \hline
      w4 & 0,0164 & 1,09 & 9,01 & 243,17 & 2,19 & 37,00 \\
      \hline
      w5  & 0,0223 & 1,10 & 10,17 & 254,94 & 2,59 & 35,33 \\
      \hline
      w6  & 0,0270 & 1,09 & 9,26 & 265,22 & 2,46 & 33,63  \\
      \hline
      w7 & 0,0316 & 1,09 & 9,26 & 171,62 & 1,59 & 37,46 \\
      \hline
      w8  & 0,0366 & 1,09 & 9,02 & 205,85 & 1,86 & 39,26  \\
      \hline
    \end{tabular}
  \label{Wdh2}
\end{table}
