\begin{table}[ht]
  \centering
  \caption{Beeinflussung der Messwertedurch eine steigende Konzentration von Brij 97}
    \begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|l|}
      \hline
      \textbf{V2_Brij 97} & \textbf{fm\_surfactant} & \textbf{Dichte [g/ml]} & \textbf{Volumen  [ml]} & \textbf{Konzentration [g/L]} & \textbf{Masse CS2  [g]} & \textbf{OFS  [g/L]} & \textbf{S } & \textbf{Viskosität  [m²/s]} \\
      \hline
      c2 & 0,0050 & 1,049 & 5,334 & 110,98 & 0,57 & 39,62 & 5,62 & 1,21 \\
      \hline
      c3 & 0,0100 & 1,061 & 5,829 & 240,10 & 1,39 & 38,79 & 6,77 & 1,23 \\
      \hline
      c4 & 0,0122 & 1,074 & 6,451 & 279,65 & 1,73 & 37,05 & 6,62 & 1,86 \\
      \hline
      c5 & 0,0189 & 1,071 & 6,524 & 557,09 & 3,45 & 34,93 & 8,55 & 3,04 \\
      \hline
      c7 & 0,0285 & 1,092 & 7,285 & 893,12 & 6,29 & 35,06 & 10,46 & 1,32 \\
      \hline
      c8 & 0,0332 & 1,081 & 7,017 & 786,42 & 5,80 & 34,62 & 8,34 & 1,43 \\
      \hline
    \end{tabular}
  \label{tab:V2_Brij97}
\end{table}
