\begin{table}[ht]
  \centering
  \caption{Beeinflussung der Messwertedurch eine steigende Konzentration von Brij S20}
    \begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|}
      \hline
      \textbf{V2\_Brij S20} & \textbf{fm\_surfactant} & \textbf{Dichte [g/ml]} & \textbf{Volumen  [ml]} & \textbf{Konzentration [g/L]} & \textbf{Masse CS2  [g]} & \textbf{OFS  [g/L]} & \textbf{S } \\
      \hline
      a1 & 0,0009 & 1,107 & 4,547 & 7,38 & 0,03 & 40,82 & 1,67 \\
      \hline
      a2 & 0,0056 & 1,054 & 4,187 & 11,34 & 0,05 & 42,11 & 0,46 \\
      \hline
      a3 & 0,0089 & 1,084 & 4,251 & 18,90 & 0,08 & 41,41 & 0,44 \\
      \hline
      a4 & 0,0156 & 1,046 & 4,382 & 27,16 & 0,13 & 41,81 & 0,39 \\
      \hline
      a5 & 0,0205 & 1,056 & 4,403 & 35,51 & 0,17 & 41,26 & 0,38 \\
      \hline
      a6 & 0,0271 & 1,053 & 4,104 & 28,69 & 0,12 & 40,98 & 0,22 \\
      \hline
      a7 & 0,0310 & 1,063 & 4,153 & 72,72 & 0,31 & 42,04 & 0,46 \\
      \hline
      a8 & 0,0317 & 1,045 & 4,960 & 56,45 & 0,27 & 44,22 & 0,41 \\
      \hline
    \end{tabular}
  \label{tab:V2_BrijS20}
\end{table}
